\begin{titlepage}
	\begin{center}
	\textcolor{white}{\_}\\[0.5cm]
	{\LARGE {\bfseries UNIVERSIT\`A DEGLI STUDI DI PADOVA\\}}
	\vspace{0.4cm}
	\begin{figure}[!htbp]
 	\begin{center}
 	\setlength{\fboxsep}{-\fboxrule}
 	\includegraphics[scale=0.4]{figure/Dei.eps}
 	\end{center}
 	\end{figure}

	\LARGE Facolt\`a di Ingegneria\\Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione\\[0.9cm]{\LARGE Corso di Progettazione di Sistemi di Controllo \\  a.a. 2010/11\\} \vspace{1.5cm}
	{\LARGE {\bfseries Relazione sul IV laboratorio  }}\\[1.3cm]

	{\large Andrea Barazzuol 601399 barazzu1@dei.unipd.it  \\[0.4cm] Markus Ausserer 621889 ausserer@dei.unipd.it \\[0.4cm] Riccardo Alberton 621396 alberton2@dei.unipd.it  \\[0.8cm]Padova, 25 Febbraio 2011}
	\end{center}
\end{titlepage}


\tableofcontents